  MT    18 19  20  21  22  23   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  UTC   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
 1 V    | Maint |  Verif. Tests |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |  1  54587  MAY 2008
   NL   |   :   :   :   :   :   :   :   :  Maintenance - Azimuth Drive  :   :   :   :   :   :   :   :   |
 2 V  F |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |   :BB 255 A   |  2  54588  VLBA
   NL   |   :   :   :   :   :   :   :   :  Maintenance - Azimuth Drive  :   :   :   :   :   :   :   :   |
 3 V    |   BB 255 A Brunthaler et al.  |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |   :BB 255 B   |  3  54589  PRELIMINARY
   NL   |   :   :   :   :   :   :   :   :  Maintenance - Azimuth Drive  :   :   :   :   :   :   :   :   |
 4 V    |   BB 255 B Brunthaler et al.  |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   : |W|  4  54590
   NL   |   :   :   :   :   :   :   :   :  Maintenance - Azimuth Drive  :   :   :   :   :   :   :   :   |
 5 V  M |   : BW 89 Wrobel et al.   : |BY 122 A Yusef-Zadeh &c| :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |  5  54591
   NL   |   :   :   :   :   :   :   :   :  Maintenance - Azimuth Drive  :   :   :   :   :   :   :   :   |
 6 V    |BD135 A|   :   :   :   | BY 122 B Yusef-Zadeh et al. |tst/M|   :   :   :Maintenance:   :   :   |  6  54592
   NL   |   :   :   :   :   :   :   :   :  Maintenance - Azimuth Drive  :   :   :   :   :   :   :   :   |
 7 V  W | Maint |   :   :  Antenna Unmovable - Maintenance  :   :   |   :   :   :Maintenance:   :   :   |  7  54593
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
 8 V    | Maint |  Verif. Tests |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |  8  54594
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
 9 V  F |   :   : GG 68 Giroletti et al.:   :   |   :   :   :   :  GA 24 B Agudo et al. :   :   :   :   |  9  54595
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
10 V    |A24|   |BD135 B|   : |BY 122 C Yusef Zadeh &c| |   :   :   :   GL 29 C Lee et al.  :   :   :   | 10  54596
        |   :   |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   : BD135B:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
11 V    |  GL 29 C  |   :   : | BY 122 D Yusef-Zadeh &c |   |   :   :   GK 40 A Kadler et al.   :   :   | 11  54597
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
12 V  M |GK 40| :   :   : | :   :   :   :  GC 27 C Cawthorne et al. :   :   :   : | GK 36 C Krichbaum &c| 12  54598
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
13 V    | GK 36 C Krichbaum et al.| : | :   :   :GK 37 D Kudryavtseva et al.:   :   : | :   :   :   :   | 13  54599
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
14 V  W |BD135 C|   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   : | :RDV69 Johnston et al.  | 14  54600
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
15 V    |   :   :   :   :   :   :  RDV69 Johnston et al.:   :   :   :   :   :   : | :   :   :   :   :   | 15  54601
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
16 V  F |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :|  BB 240 AE Bower et al.  | 16  54602
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
17 V    |B240||BD135 D| :   :   :   :   :|  :   :   :   :   : BD 120 Doeleman et al.:   :   :   :   :   | 17  54603
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
18 V    |   :   :   :   :   :   :   :   :   : BD 120 Doeleman et al.:   :   :   :   :   :   :   :   :   | 18  54604
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
19 V  M |BD120|BD135 E| :   :   :   :   :   :   :   :   :   |tst/Mai|   :   :   :Maintenance:   :   :   | 19  54605
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
20 V    | Maint |BD135 F|  Antenna Unmovable - Maintenance  :   :   |   :   :   :Maintenance:   :   :   | 20  54606
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
21 V  W | | :   :   :   BB 242 J Braatz et al.  :   :   : | :   :   :   :   :   |  BB 259 Bietenholz &c | 21  54607
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
22 V    |  BB 259 Bietenholz &c |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |BD135 G| 22  54608
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
23 V  F |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |BD135 H| 23  54609
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
24 V    |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :|BB 240 AF Bower et al.| 24  54610
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
25 V    | BB 240 |BD135 I|  :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |  BD 135 J | 25  54611
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
26 V  M |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   | 26  54612
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
27 V    |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   | 27  54613
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
28 V  W |   :   : | :   BB 240 AG Bower et al.  : | :   :   |tst/Mai|   :   :   :Maintenance:   :   :   | 28  54614
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
29 V    | Maint |  Verif. Tests |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   | 29  54615
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
30 V  F |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   | 30  54616
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
31 V    |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   | 31  54617
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
 UTC    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
  MT    18 19  20  21  22  23   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

        VLBA SCHEDULE         MAY/JUNE 2008

  MT    18 19  20  21  22  23   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
 UTC    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
31 V    |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   | 31  54617
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
 1 V    |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |  1  54618
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
 2 V  M |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |  2  54619
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
 3 V    |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |  3  54620
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
 UTC    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
  MT    18 19  20  21  22  23   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

         Times shown are UTC (with a supplementary line indicating Mountain time).  The five digit number
         to the right of each line is the Modified Julian Day Number (subtract 54465 for day of year).
         The vertical sloping line is 0h Greenwich Sidereal Time.

         All stations follow the VLBA schedule (the line marked ’V’ on the left), except as otherwise shown.
         Stations following the ’V’ schedule for only part of the day have a double quote mark in that portion
         of the line during which they follow the ’V’ schedule, and a special notation for the period in which
         they do not.

         Proposal codes beginning with ’A’ are VLA proposals scheduled also on VLBA antennas.  Proposal codes
         beginning with ’B’ are VLBA proposals.  Proposal codes beginning with ’G’ are global network proposals.
         Proposal codes beginning with ’RD’ are NASA based geodynamics network proposals.

         Coordination of activities is the responsibility of VLBA operations.  Operations must be notified
         before any access to the station computer or other equipment by other than the primary activity on
         the schedule.  Time indicated as "Ad Hoc Testing" is generally available for other activities
         if arranged in advance.  Time with no indication of activity on the schedule may mean that no
         operator coverage is available.

         The schedule on this side of the sheet will be superseded by the full June schedule when it appears.

  The observation on May 20 for DB 135 during the double maintenance day, is optional; it may be dropped
  at any station where it would interfere with maintenance operations.

         Preliminary schedule created 08apr25.