        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
V  31   | Shutdown| :   :   :   :   :   :   :  New Years - No Observing :   :   :   :   :   :   : | StUp|  1  61920  JANUARY 2010
L       |   :   : | :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   : | :   |
A   1 F | Stup|Dynamic| :   :   :  AM 1001 Matthews et al.  :   :   : | :  Dynamic  |AT 373 Tobin et al.|  2  61921  VLA SCHEDULE
        |   : | :   : | :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   : | :   :   :   |   :   :   :   :   |
S   2   |   :AT 373 : |Dyn|AM 1001 Matthews et al.| :  Dynamic  |   :  AW 763 Wang & Zhang  :   |Dynamic|  3  61922  PRELIMINARY
C       |   :   :   : | : | :   :   :   :   :   : | :   :   :   |   :   :   :   :   :   :   :   |   :   |
H   3   |Dynamic|AM 1001 Matthews et al.|   :  Dynamic  :   |   :  AW 763 Wang & Zhang  :   |  AM 1001  |  4  61923
E       |   :   |   :   :   :   :   :   |   :   :   :   :   |   :   :   :   :   :   :   :   |   :   :   |
D   4 M |  AM 1001  |   :  Dynamic  :   : | :   AR 693 Riechers et al.  : | Dynamic |   :  Software :   |  5  61924
U       |   :   :   |   :   :   :   :   : | :   :   :   :   :   :   :   : | :   :   |   :   :   :   :   |
L   5   |Softwre| Dynamic | :   : AM 1002 Marvil et al. :   : | tst/Maint | :   : Maintenance   :   |StU|  6  61925
E       |   :   |   :   : | :   :   :   :   :   :   :   :   : | :   :   : | :   :   :   :   :   :   |   |
    6 W |   :  Startup  :   | Dyn | :   BM 310 Momjian et al.   : |Dynamic| :AA 328 |   :  Software :   |  7  61926
F       |   :   :   :   :   |   : | :   :   :   :   :   :   :   : | :   : | :   :   |   :   :   :   :   |
O   7   |Softwre|   :Dynamic:   : | :   BM 310 Momjian et al.   : |Dyn| :   :AW 763 Wang & Zhang:   : |D|  8  61927
R       |   :   |   :   :   :   : | :   :   :   :   :   :   :   : | : | :   :   :   :   :   :   :   : | |
    8 F |   :Dynamic:   |   : AS 995 Smolcic et al. :   |Dynamic|   :  AW 763 Wang & Zhang  :   |Dynamic|  9  61928
J       |   :   :   :   |   :   :   :   :   :   :   :   |   :   |   :   :   :   :   :   :   :   |   :   |
A   9   |  Dynamic  | AV 315 van Moorsel &c |   :   :   :   Calibrator Flux Density Ratios  :   :   :   | 10  61929
N       |   :   :   |   :   :   :   :   :   |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
U  10   |   :   :   :   Calibrator Flux Density Ratios  :   :   :   |VLA Correlator Shutdown|Interregnum| 11  61930  VLA Correlator
A       |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |   :   :   :   :   :   |   :   :   |            Shutdown
R  11 M |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 12  61931
Y       |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   12   |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 13  61932
2       |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
0  13 W |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 14  61933
1       |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
0  14   |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 15  61934
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   15 F |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 16  61935
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   16   |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 17  61936
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   17   |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 18  61937
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   18 M |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 19  61938
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   19   |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 20  61939
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   20 W |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 21  61940
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   21   |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 22  61941
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   22 F |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 23  61942
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   23   |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 24  61943
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   24   |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 25  61944
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   25 M |   :   :   :   :   :   :   :  VLA Correlator to Widar Interregnum  :   :   :   :   :   :   :   | 26  61945
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   26   |   :   :   VLA Correlator to Widar Interregnum :   :   : | tst/Maint | :   : Maintenance   :   | 27  61946
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   : | :   :   : | :   :   :   :   :   :   |
   27 W |   :   :Startup:   :   |   :   :   :   :   :   : Widar Hardware Testing:   :   :   :   :   :   | 28  61947
        |   :   :   :   :   :   |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   28   |   :   :   :   :   :   :   :   :   : Widar Hardware Testing:   :   :   :   :   :   :   :   :   | 29  61948
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   29 F |   :   :   :   :   :   :   :   :   : Widar Hardware Testing:   :   :   :   :   :   :   :   :   | 30  61949
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   30   |   :   :   :   :   :   :   :   :   : Widar Hardware Testing:   :   :   :   :   :   :   :   :   | 31  61950
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
   31   |   :   :   :   :   :   :   :   :   : Widar Hardware Testing:   :   :   :   :   :   :   :   :   |  1  61951
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

          VLA SCHEDULE                       FEBRUARY 2010

        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
   31   |   :   :   :   :   :   :   :   :   : Widar Hardware Testing:   :   :   :   :   :   :   :   :   |  1  61951
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
    1 M |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |  2  61952
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
    2   |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |  3  61953
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
    3 W |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |  4  61954
        |   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   |
        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

         All times are local sidereal times.  Dates shown are Mountain Time.  The Vertical sloping line
         is Mountain time Midnight.

         The array is in the D configuration.

         Proposal numbers in parentheses are single antenna VLB experiments.  See US VLB Network schedule or
         VLBA schedule for actual start and stop times, and for other details.

         Numbers to the right of each line are modified local sidereal day numbers.  They apply to the entire line.

         The schedule on this side of the sheet will be superseded by the full February schedule when it appears.

         Preliminary schedule originated 2009 December 14.