5.0 GHz

C = 1 mJy/beam

8.4 GHz

C = 4 mJy/beam

15.3 GHz

C = 15 mJy/beam

22.2 GHz

C = 5 mJy/beam

43 GHz

C = 20 mJy/beam Much missing flux

Beam: 1.6 by 1.2 milli-arcsec in p.a. 0 deg Contour levels = C * (-2, -1, 1, 2, 2.8, 4.0, 5.7, 8.0 ... 2**n/2) milli-arcsec

10 5 0 -5 -10