SNAKEC1 IPOL 4885.100 MHZ C1_ABCDBCR-1.IVTCS.1

Plot file version 4 created 10-JUL-1998 08:31:43

Grey scale flux range= -100.0 500.0 MicroJY/BEAM

DECLINATION (B1950)

RIGHT ASCENSION (B1950)

17 41 55 50 45 40 35

-29 48 0030 49 0030 50 0030 51 00 0 200 400